LIBRARY		LIBMYSQL
VERSION		6.0
EXPORTS
	_dig_vec_lower
	_dig_vec_upper
	bmove_upp
	delete_dynamic
	free_defaults
	getopt_compare_strings
	getopt_ull_limit_value
	handle_options
	init_dynamic_array
	insert_dynamic
	int2str
	is_prefix
	list_add
	list_delete
	load_defaults
	my_end
	my_getopt_print_errors
	my_init
	my_malloc
	my_memdup
	my_no_flags_free
	my_path
	mysql_get_parameters@0
	my_print_help
	my_print_variables
	my_realloc
	my_strdup
	mysql_thread_end@0
	mysql_thread_init@0
	myodbc_remove_escape@8
	mysql_affected_rows@4
	mysql_autocommit@8
	mysql_stmt_bind_param@8
	mysql_stmt_bind_result@8
	mysql_change_user@16
	mysql_character_set_name@4
	mysql_close@4
	mysql_commit@4
	mysql_data_seek@12
	mysql_debug@4
	mysql_dump_debug_info@4
	mysql_eof@4
	mysql_errno@4
	mysql_error@4
	mysql_escape_string@12
	mysql_hex_string@12
	mysql_stmt_execute@4
	mysql_stmt_fetch@4
	mysql_stmt_fetch_column@16
	mysql_fetch_field@4
	mysql_fetch_field_direct@8
	mysql_fetch_fields@4
	mysql_fetch_lengths@4
	mysql_fetch_row@4
	mysql_field_count@4
	mysql_field_seek@8
	mysql_field_tell@4
	mysql_free_result@4
	mysql_get_client_info@0
	mysql_get_host_info@4
	mysql_get_proto_info@4
	mysql_get_server_info@4
	mysql_get_client_version@0
	mysql_get_ssl_cipher@4
	mysql_info@4
	mysql_init@4
	mysql_insert_id@4
	mysql_kill@8
	mysql_set_server_option@8
	mysql_list_dbs@8
	mysql_list_fields@12
	mysql_list_processes@4
	mysql_list_tables@8
	mysql_more_results@4
	mysql_next_result@4
	mysql_num_fields@4
	mysql_num_rows@4
	mysql_options@12
	mysql_stmt_param_count@4
	mysql_stmt_param_metadata@4
	mysql_ping@4
	mysql_stmt_result_metadata@4
	mysql_query@8
	mysql_read_query_result@4
	mysql_real_connect@32
	mysql_real_escape_string@16
	mysql_real_query@12
	mysql_refresh@8
	mysql_rollback@4
	mysql_row_seek@8
	mysql_row_tell@4
	mysql_select_db@8
	mysql_stmt_send_long_data@16
	mysql_send_query@12
	mysql_shutdown@8
	mysql_ssl_set@24
	mysql_stat@4
	mysql_stmt_affected_rows@4
	mysql_stmt_close@4
	mysql_stmt_reset@4
	mysql_stmt_data_seek@12
	mysql_stmt_errno@4
	mysql_stmt_error@4
	mysql_stmt_free_result@4
	mysql_stmt_num_rows@4
	mysql_stmt_row_seek@8
	mysql_stmt_row_tell@4
	mysql_stmt_store_result@4
	mysql_store_result@4
	mysql_thread_id@4
	mysql_thread_safe@0
	mysql_use_result@4
	mysql_warning_count@4
	mysql_stmt_sqlstate@4
	mysql_sqlstate@4
	mysql_get_server_version@4
	set_dynamic
	strcend
	strcont
	strdup_root
	strfill
	strinstr
	strmake
	strmov
	strxmov
	mysql_stmt_prepare@12
	mysql_stmt_init@4
	mysql_stmt_insert_id@4
	mysql_stmt_attr_get@12
	mysql_stmt_attr_set@12
	mysql_stmt_field_count@4
	client_errors
	mysql_set_local_infile_default
	mysql_set_local_infile_handler
	mysql_disable_reads_from_master@4
	mysql_disable_rpl_parse@4
	mysql_enable_reads_from_master@4
	mysql_enable_rpl_parse@4
	mysql_master_query@12
	mysql_rpl_parse_enabled@4
	mysql_rpl_probe@4
	mysql_rpl_query_type@8
	mysql_slave_query@12
	mysql_embedded@0
	mysql_server_init@12
	mysql_server_end@0
	mysql_set_character_set@8
	mysql_get_character_set_info@8
	get_defaults_options
	modify_defaults_file
